\documentclass{report}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}
\usepackage{geometry}
\geometry{top=15mm, bottom=15mm, left=1cm, right=1cm}
\usepackage[french]{babel}
\usepackage{pslatex}
\usepackage[colorlinks=true,urlcolor=black]{hyperref}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{fancyhdr}
\pagestyle{fancy}
\renewcommand{\footrulewidth}{0.4pt}
\fancyfoot[L]{Uubu.fr}
\fancyfoot[R]{dim. juin 3 09:17:48 CEST 2012}
\lfoot{\Large \textit{Uubu.fr}}
\hypersetup{pdfinfo={
Title={OpenSSL - s\_time},
Author={Sylvain Girod},
Creator={Bash script from uubu.fr's format version 1},
Producer={Bash script and PDFLaTeX},
Subject={Programme de test de performance SSL/TLS},
CreationDate={D:20120603091748},
ModDate={D:20120603091748},
Keywords={PKI;sécurité;chiffrement;certificats}
}}
\begin{document}
 
\begin{center}
{\Huge OpenSSL - s\_time }
\end{center}
\vspace{1cm}
 
\begin{flushleft}
 
{\large Programme de test de performance SSL/TLS}
 
\vspace{10mm}
 
\vspace{1cm}{\huge OPTIONS }
 
\
 
\begin{description} \normalsize
\item[\hspace{1mm} -connect host:port]{Spécifie l’hôte:port distant}
\item[\hspace{1mm} -www page]{Spécifie la page à GET. Sans cette options, s\_time effectue simplement un handshake pour établir la connexion SSL, mais ne transfère pas de données payload.}
\item[\hspace{1mm} -cert certname]{Certificat à utiliser (PEM)}
\item[\hspace{1mm} -key keyfile]{Clé privée à utiliser}
\item[\hspace{1mm} -verify depth]{Active la vérification du certificat du serveur et spécifie la longueur max de la chaine de certificat du serveur}
\item[\hspace{1mm} -CApath directory]{Répertoire à utiliser pour la vérification du certificat du serveur. doit être un ’hash format’}
\item[\hspace{1mm} -CAfile file]{Fichier contenant les certificats à truster}
\item[\hspace{1mm} -new]{Effectue un test de temps en utilisant un nouvel ID de session pour chaque connexion.}
\item[\hspace{1mm} -reuse]{Effectue un test de temps en utilisant le même ID de session.}
\item[\hspace{1mm} -nbio]{Active l’I/O non bloquant}
\item[\hspace{1mm} -ssl2, -ssl3]{Désactive l’utilisation de certains protocoles SSL. Par défaut, le handshake utilise une méthode qui devrait être compatible avec tous les serveurs et permet d’utiliser SSLv3, SSLv2 ou TLS.}
\item[\hspace{1mm} -bugs]{Il y’a de nombreux bugs connus dans les implémentations SSL et TLS. Cette option autorise diverses solutions.}
\item[\hspace{1mm} -cipher cipherlist]{Permet d’envoyer la liste des chiffrements à modifier. Le serveur détermine quelle suite est utilisée et devrait prendre la première supportée dans la liste.}
\item[\hspace{1mm} -time length]{Spécifie le temps en second que s\_time devrait mettre pour établir les connections et optionnellement transférer les données payload du serveur.}
\end{description}
 
\vspace{1cm}{\huge Notes }
 
\
 
\hspace{1mm} s\_time peut être utilisé pour mesurer les performances d’une connexion SSL. Pour se connecter à un serveur SSL HTTP et obtenir la page par défaut: \\
\hspace{1mm} \textbf{openssl s\_time -connect servername:443 -www / -CApath yourdir -CAfile yourfile.pem -cipher commoncipher [-ssl3]} \\
\end{flushleft}
\end{document}
